2000 1500 1000 500 0

PKA activity (nM-sec)

1.5 10 100 Peak Ca^{2+} influx (�M) 2500 2000 1500 1000 500 0

PhosphoCaMKII Activity (nM)

1.5 10 100 Peak Ca^{2+} influx (�M)

2500 2000 1500 1000 500 0

PhosphoCaMKII Activity (nM)

2.5 3.5 5.0 PP1 quantity (�M)

4000 3000 2000 1000 0

PKA activity (nM-sec)

1.2 2.4 4.8 PKA quantity (�M)

massed spaced A

B

C

D