1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5

PKA activity (Normalized)

600 500 400 300 200 100 0 Inter-train Intervals (sec)

Ctrl Add CaM

2000

1600

1200

800 phosphoCaMKII Activity (nM)

1200 800 400 0 Simulation time (sec)

Ctrl Add CaM

.154

.166

.201

.217

Spaced

A

B