0 0.1 0.2 0.3

0 0.1 0.2 0.3 A_e

A P1

0 0.1 0.2 0.3

0 0.1 0.2 0.3 A_e

R

0 0.01

0.02

0.03

0 0.01 0.02 0.03 A_e

A P2

0 0.1 0.2 0.3

0 0.01 0.02 0.03 A_e

R

0 0.01

0.02

0.03

0 0.01 0.02 0.03 A_e

A P3

0 0.2 0.4 0.6

0 0.01 0.02 0.03 A_e

R