Voltage (

mV

)

Cumulative Na

+

Load (

nC

cm

-2

)

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

1

0

0

1

4

0

1

6

2

0 2 4 0

AP Height After Optimization (mV)

AP

Na

+

Load (

nC

cm

-2

)

D 0 0.5 1 1.5 2 2.5 0

50

100

150

200

250 lower height original height B

Time (ms)

Ionic Current (

m

A

cm

-2

)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Na_+

K_+ C

Time (ms)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 lower height original height A

Time (ms)