0 20 40 60 80 100 0

0.2

0.4

0.6

Time [ms]

G_A [mM]

K_u=1 mM 0.5 0.1 0.1 0.4 0.7 1 0 5 10 15

Ca^{2+} Osc. Frequency [Hz]

<G_A> [μM]

Ω_A=2 s^{-1} 1

0.2

10^{-2} 10^{-1} 10^0 0

0.2

0.4

GRE Frequency [Hz]

Γ_∞

Ω_A=0.2 s^{-1} 1 2

10^{-2} 10^{-1} 10^0 0

0.2

0.4

GRE Frequency [Hz]

Γ_∞

0.5 1 Ω_G=2 min^{-1}

A B

C D