0 5 10 15 20

10^{-5}

10^0

Probability synaptic wt (mV) (a)

Delta Gauss Exp LogN Bimod PL

0 0.01 0.02 0 0.05 0.1 0.15 0.2

Prob density (mV -1) voltage (mV) (b)

Delta Gauss Exp LogN Bimod PL

0 50 100 150 200 0 5 10 15 20 25

Firing rate (Hz) time (ms) (c)

Delta Gauss Exp LogN Bimod PL